Валери Видас
Енергийна криза

chitanka.info

Фитилът на свещта е клюмнал —

черен пушек се пласти на тавана.

От миризмата започва да ме боли глава,

но не ми се става.

Зъзна под одеалата,

гледам небето през полуспуснатите щори

и си напрягам мозъка:

„Дали е металносиво на черен фон,

или е черно на металносив фон?“

А за какво ли щях да мисля,

ако токът не беше спрян

и парното работеше?

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.